R. A. Briere Tracking with Helium 27

’

&

       $

       %

Stereo Layers: Size of Effects

Large effect (solid line):

• Sense wire radius r(Z) changing in cell • ± 1 mm was typical of DR2 Small effect (dashed line):

• Different ϕ(Z) for field/sense wires

→ Cell varies from 3:1 Square to 3:1 Hex Also small effect:

• Different densities of field wires (above and below)

Heavy Flavors ’97 Santa Barbara