R. A. Briere Tracking with Helium 17

’

&

       $

       %

Hit Efficiency

Studied with barrel μ-pairs. DR2 is 51+2 of 71 layers.

Table 4: Number of DR2 Hits on Tracks Gas Axial Hits Stereo Hits 50-50 Ar-C_2H_6 29.6/40 8.2/11 60-40 He-C_3H_8 34.0/40 9.9/11

Heavy Flavors ’97 Santa Barbara