R. A. Briere Tracking with Helium 16

’

&

       $

       %

Efficiency in Test Chamber

CLEO Test of 60-40 He-C_3H_6 (B ∼ 1.5 T)

See benefit of smaller Lorentz angle at cell edge.

Heavy Flavors ’97 Santa Barbara