Current Measurements:

qq̄ → tt̄ + X (90%), gg → tt̄ + X (10%) Based on Run I Analysis (L ≈ 110 pb^{−1}) of CDF and DO̸.

• Top Mass:

{ CDF Mass: 176.8 ± 4.4 (stat) ± 4.8 (sys) { DO̸ Mass: 173.3 ± 5.6 (stat) ± 6.2 (sys) (Fermilab-Pub-97/059-E) • Production Cross Section:

{ CDF σtt̄ = 7.5^{+1.9}_{−1.6} pb { DO̸ σtt̄ = 5.48 ± 1.8 pb • V_{tb}, Search for FCNC, Kinematic Variables, observation of W → qq̄^′, etc.

(See Talk by M. Narain)