Structure of the Hadronic Current

ALEPH CLEO(Tau96) KS GS KS PDG96 M770 774.9±0.9 776.4±0.9 774.3±0.7±0.9 766.9±1.2 Γ770 144.2±1.5 150.5±1.6 149.1±1.4±0.8 149.1±2.9 β1450 −0.094±0.007 −0.077±0.008 −0.091±0.008±0.004 — M1450 1363±15 1400±16 1370±10±6 1465±25 Γ1450 — — 386±39±18 310±60 γ1700 −0.015±0.008 0.001±0.009 — — χ^2/dof 81/65 54/65 22/34 —

H. Evans