Hadronic Branching Ratios

Hadronic Branching Ratios

Several New/Updated Measurements since Tau96: Measurements now at the 10�^4 Level

• CLEO:

– η & f1(1285) CLNS 97/1489 – 3π^±3π^0 CLNS 97/1497 – 7–Prong CLNS 97/1495

• ALEPH:

– 3–Prong with K^±’s CERN-PPE/97-69

• OPAL:

– 7–Prong CERN-PPE/97-49

H. Evans