Hadronic Branching Ratios

BR(τ^−→K^−K^+K^−ντ ) < 0.019% (95%C.L.) (<0.21% TPC94)

Note: Pred. for K^−π^+π^− very sensitive to ΓK_1 • Prefer ΓK_1 ∼ 250 MeV (c.f. 90,174) (Mirkes) • Use τ Decays to determine ΓK_1

H. Evans