D�_{s ℓ}+_{- Comb tagging (ALEPH DELPHI)}

ALEPH

ALEPH

Δm_s > 6.8 ps^{−1} at 95% CL ALEPH Δm_s > 8.3 ps^{−1} at 95% CL DELPHI (preliminary)

• σ_t ∼ .125 ps • Average mistag fraction ∼ 22% (but defined evt per evt) • f_{signal} ∼ 2/3